\documentclass[a4paper,12pt]{article}

\usepackage{ucs}
\usepackage[utf8x]{inputenc}
\usepackage[russian]{babel}
\usepackage{graphicx}
\usepackage{listings}
\usepackage{xcolor}



\newcommand{\myrule}[1]{\rule{#1}{0.4pt}}
\newcommand{\sign}[2][~]{{\small\myrule{#2}\\[-0.7em]\makebox[#2]{\it #1}}}

\usepackage[top=20mm, left=30mm, right=10mm, bottom=20mm, nohead]{geometry}
\usepackage{indentfirst}

\renewcommand{\baselinestretch}{1.50}


\begin{document}

\thispagestyle{empty}
\begin{center}

\renewcommand{\baselinestretch}{1}
{\large
{\sc Министерство образования и науки Российской Федерации\\
ФГБОУ «Петрозаводский государственный университет»\\
Институт математики и информационных технологий\\
Кафедра информатики и математического обеспечения
}
}

\end{center}

\vfill %пробелы

\begin{center}
{\normalsize Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе}

\medskip %промежуток

    {\Large \sc Анализ производительности беспроводной сети}
    {\Large  802.11}
    
\end{center}

\medskip %промежуток

\begin{flushright} %выравнивание влево 
\parbox{11cm}{
\renewcommand{\baselinestretch}{1.2}
\normalsize
    Выполнил:\\
студент 1 курса гр. 22101 Захаров Марк
\begin{flushright} %выравнивание влево 
                \sign[подпись]{4cm}
\end{flushright}

Научный руководитель:\\
к.ф.-м.н., доцент И.И. Петров\\
Оценка руководителя: \hfill \sign{4cm}
\begin{flushright}
\sign[подпись]{4cm}
\end{flushright}

Представлен на кафедру\\
\begin{flushright}
\hfill «\underline{\hspace{1cm}}» \underline{\hspace{4cm}} 2020 г.
\end{flushright}
\begin{flushright}
\sign[подпись принявшего работу]{6cm}
\end{flushright}
}
\end{flushright}


\vfill

\begin{center}
\large
    Петрозаводск — 2020
\end{center}

\end{document}
