Министерство образования и науки Российской Федерации ФГБОУ «Петрозаводский государственный университет» Институт математики и информационных технологий Кафедра информатики и математического обеспечения

Промежуточный отчет о научно-исследовательской работе

Анализ производительности беспроводной сети 802.11

Выполнила:

студентка 1 курса группы 22101 А.П. Дюккиева

подпись

Научный руководитель:

к.т.н., доцент О.Ю.Богоявленская Оценка руководителя:

подпись

Представлен на кафедру

« » 2020 г.

подпись принявшего работу

Петрозаводск — 2020